import LegalPageLayout from "@/components/LegalPageLayout";

export default function CookiePolicyPage() {
  return (
    <LegalPageLayout
      eyebrow="Informativa cookie"
      title="Cookie Policy"
      intro="Questa pagina descrive l'uso di cookie e di altri strumenti tecnici da parte del sito della Clinica Veterinaria Formiginese."
      updatedAt="23 maggio 2026"
    >
      <h2>1. Cosa sono i cookie</h2>
      <p>
        I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati possono salvare sul dispositivo
        dell&apos;utente per consentire il funzionamento del sito, migliorare la navigazione o memorizzare
        preferenze e impostazioni.
      </p>

      <h2>2. Tipologie di strumenti attualmente utilizzati</h2>
      <p>Allo stato attuale il sito utilizza esclusivamente strumenti tecnici o assimilabili ai tecnici, necessari a:</p>
      <ul>
        <li>erogare correttamente le pagine e i contenuti richiesti;</li>
        <li>gestire eventuali elementi tecnici indispensabili al funzionamento dell&apos;interfaccia;</li>
        <li>garantire sicurezza, stabilità e corretta erogazione del servizio.</li>
      </ul>

      <h2>3. Cookie tecnici</h2>
      <p>
        I cookie tecnici sono quelli strettamente necessari alla navigazione o alla fornitura di un
        servizio esplicitamente richiesto dall&apos;utente. Per tali strumenti, secondo la normativa
        applicabile, non è richiesto il consenso preventivo dell&apos;utente, fermo restando l&apos;obbligo
        di fornire un&apos;informativa adeguata.
      </p>

      <h2>4. Cookie di profilazione e analytics</h2>
      <p>
        Alla data di aggiornamento di questa pagina il sito non utilizza cookie di profilazione,
        strumenti di marketing né sistemi di analytics attivi configurati per il monitoraggio del
        comportamento degli utenti a fini non tecnici.
      </p>
      <p>
        Qualora in futuro venissero introdotti strumenti di tracciamento non tecnici, la presente
        policy verrà aggiornata e, ove necessario, sarà implementato un meccanismo di raccolta del
        consenso conforme alla normativa applicabile.
      </p>

      <h2>5. Risorse di terze parti</h2>
      <p>
        Il sito può richiamare risorse esterne di supporto, come librerie o font distribuiti da terzi.
        In tali casi il browser dell&apos;utente può effettuare richieste ai rispettivi server per
        scaricare le risorse necessarie alla visualizzazione della pagina.
      </p>

      <h2>6. Futuri servizi con autenticazione</h2>
      <p>
        In occasione della futura attivazione dell&apos;area riservata potranno essere utilizzati cookie
        o identificatori tecnici di sessione strettamente necessari all&apos;autenticazione e alla gestione
        sicura dell&apos;accesso. Anche tali strumenti, se limitati alla funzione tecnica richiesta
        dall&apos;utente, rientrano normalmente tra quelli esenti da consenso preventivo.
      </p>

      <h2>7. Come gestire i cookie</h2>
      <p>
        L&apos;utente può controllare e cancellare i cookie attraverso le impostazioni del proprio browser.
        La disattivazione dei cookie tecnici potrebbe tuttavia compromettere il corretto funzionamento
        di alcune funzionalità del sito.
      </p>

      <h2>8. Contatti</h2>
      <p>
        Per qualsiasi chiarimento relativo all&apos;uso dei cookie e degli altri strumenti tecnici è possibile
        contattare la Clinica Veterinaria Formiginese all&apos;indirizzo{" "}
        <a href="mailto:clinicaveterinariaformiginese@gmail.com">
          clinicaveterinariaformiginese@gmail.com
        </a>.
      </p>
    </LegalPageLayout>
  );
}
